-0.80 -0.70 -0.60 -0.50 -0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.

0.200

0.400

0.600

0.800

1.00

1.20

|f_z(z)| kz

1rst order (ε=2.0) M.M. model (ε=2.0) 1rst order (ε=20.0) M.M. model (ε=20.0)